RELIQUIARIO DI GORO DI SER NEROCCIO DI GORO (1)
source date: 1413-1414
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il reliquiario a bicchiere proviene dalla Cattedrale di San Cerbone di Massa Marittima. La firma dell’artefice Goro di ser Neroccio di Goro corre sui sei lati del rocchetto di raccordo tra il piede e il fusto, fra due cornici modanate.

DONATO 2014, scheda n. 29. S. 3, pp. 311-312.

CIONI 2010, scheda n. F.18, pp. 472-473.

DONATO 2014, scheda n. 29. S. 3, figg. 1, 2 (a-d).