ARRIGO DI FRANCESCO DI RANIERI COMMITTENTE
source date: 1425
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lapide ricorda la costruzione di una casa per volere di Arrigo di Francesco di Ranieri e si trova murata nell’antica via Campo di Fiori, oggi Via Cavour.

TOGNARINI-BUCCI 1878, foto nr. 33, didascali; STUSSI 1997, p. 173.

TOGNARINI-BUCCI 1878, foto nr. 33.