CROCE D'ALTARE DI GORO DI SER NEROCCIO DI GORO
source date: 1430
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La sottoscrizione dell’artista corre sui sei lati del rocchetto che unisce il piede ed il nodo della croce, entro due cornici modanate.

DONATO 2014, scheda 29.S.5, pp. 321-323. Altri studi: CARLI 1966, p. 110.

DONATO 2014, pp. 324-325.