FRANCESCO ANGUILLA, MADONNA CON BAMBINO
source date: 1434
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il centrale di trittico, conservato in epoca imprecisata presso la chiesa del convento di Sant’Anna a Montecarlo, riporta alla base, subito sotto il manto della Vergine, la firma di Francesco Anguilla e la data di esecuzione.

LABRIOLA 1998a, pp. 254-256. Altri studi: CASAMORATA 1958, pp. 440-441.

LABRIOLA 1998a, p. 257.