LORENZO DI NICCOLÒ DI MARTINO, INCORONAZIONE DELLA VERGINE
source date: 1440
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il polittico è conservato sulla parete dietro l’altare maggiore della chiesa. In basso, la predella aggiunta nel 1440 ricorda, con un’iscrizione dipinta su di un’unica riga, la donazione del polittico alla chiesa del Convento di San Domenico da parte di Cosimo e Lorenzo dei Medici. Le ultime due cifre della data sono quasi completamente evanite.

COVI 1986, n. 439bis app., p.687; FRUSCOLONI 1986, p.13 nota 9; MAETZKE 1986, pp. 5-8; Polittico 1986, p. 5. Altri studi: Polittico 1986; FAHY 1978, pp., 374-381

Polittico 1986.