MAESTRO DI SAN QUIRICO A GUAMO, MADONNA CON BAMBINO E SANTI
source date: 1440-1450 ca.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il trittico proviene dalla chiesa di San Quirico a Guamo (frazione di Capannori, in provincia di Lucca) ed è oggi conservato presso il Museo Nazionale di Villa Guinigi (inv. 231). La didascalia, una preghiera che riecheggia il Paradiso dantesco, rivolta alla Vergine dall’artista (che resta anonimo), si trova su di un cartellino ai piedi della Madonna, al limite del pavimento.

BELLI BARSALI 19702, p. 172; Museo 1986, p. 154, n. 231; CIOCIOLA 1989, p. 64; CIOCIOLA 1992, p.100; DE MARCHI 1998a, pp. 366-367.

PISANI 1996, p. 180, nota 28.

Museo 1986, fig. 68; DE MARCHI 1998a, p. 367.