DOMENICO DI BARTOLO, MADONNA DEL MANTO
source date: 1444
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’affresco della Madonna del Manto, originariamente collocato nell’omonima cappella, si trova oggi al di sotto del baldacchino marmoreo cinquecentesco dell’antica sagrestia dello Spedale senese di Santa Maria della Scala. L’iscrizione è collocata nel cartiglio accanto alla Madonna e consiste in una supplica della Vergine al Figlio, parafrasi della parte finale dell’antifona ‘Salve Regina’.

CHIGI 1939, pp. 297-337 (che data erroneamente l’opera al 1452); GALLAVOTTI CAVALLERO 1974, p.183, nota 27; CARLI 1977, p. 74; POZZI 1997, p. 24 (parziale).

MILANESI 1845-1856, II, p. 73; GALLAVOTTI CAVALLERO 1974, pp. 169-198; CARLI 1977, pp.73-82. Riproduzioni: GALLAVOTTI CAVALLERO 1974, fig. 1; CARLI 1977, fig. 1.