SANO DI PIETRO, INCORONAZIONE DELLA VERGINE
source date: 1445
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il grande affresco fu realizzato da Sano di Pietro nel 1445 sopra un precedente dipinto di Lippo Vanni del 1352 con lo stesso soggetto. L’opera è corredata da una lunga iscrizione in volgare contenuta in un cartiglio sorretto da due angeli al di sotto del trono: si tratta di una preghiera in dieci versi alla Madonna seguita dall’indicazione dei nomi del Camerlengo di Biccherna e degli altri ufficiali. Seguono in basso, in latino, la data e la firma dell’artista Sano di Pietro e, sotto, la precedente sottoscrizione di Lippo Vanni.

CAIROLA 1962, pp. 36-38; SOUTHARD 1979, pp. 165-171; BRANDI 1983, pp. 162-163; BRUGNOLO 1995, p. 389 (solo la parte in versi).

Siena 1913, pp. 16-18; CAIROLA-CARLI 1963, pp. 198-203.

Siena 1913, p. 18; CAIROLA 1962, p. 37; CAIROLA-CARLI 1963, tav. XLIII; SOUTHARD 1979, pl. 14; BRANDI 1983, fig. 178-180.