SEPOLTURA DI GHERARDO DI TOMEO ED EREDI
source date: 1452
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è conservata su una lastra terragna collocata nel corridoio ovest (fila 8 b) del Camposanto di Pisa.

BANTI 1998, p. 106, n. 208.

BANTI 1998, fig. 208.