ISCRIZIONE DELLA CAPPELLA DI SAN BERNARDINO
source date: 1457
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione ricorda la costruzione per volere di Maria Sancasciani, vedova di Antonio d’Appiano, della Cappella detta ‘di San Bernardino’, aggiunta alla adiacente chiesa di San Francesco. La cappella venne successivamente distrutta in parte e sostituita dalla casa sulla quale è oggi conservata la lapide.

DA MORRONA 1787-1793, III, p. 77; VILLANI 2012, p. 60.

BELLINI PIETRI 1911, p. 215.

VILLANI 2012, p. 60.