LAPIDE PER I MORTI DI PESTE
source date: 1479
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lapide, oggi conservata nell’ottava stanza del Lapidarium del Museo di San Marco, proviene dall’Ospedale di San Martino alla Scala e ricorda i morti di peste seppelliti presso il cimitero adiacente.

CAROCCI 1898, pp. 20-22; SFRAMELI 1989b, p. 492, n. 610.

SFRAMELI 1989b, n. 610.