SEPOLTURA DI LORENZO DI IACOPO DI GIANNI PELLICCIAIO ED EREDI
source date: XV ex.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La pietra del chiusino che riporta l’iscrizione si trovava originariamente nel corridoio nord (fila 30 c) del Camposanto pisano ed è oggi conservata presso il deposito del lapidario dell’Opera; al suo posto è stato collocato un chiusino privo di iscrizione.

BANTI 1998, p. 129, n. 275.