FIRMA DI FILIPPO SU CAPITELLO
source date: 1231
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La firma figura scolpita sulla facciata principale della chiesa di san Giovanni Battista, nello stipite destro, e reca la firma dell’artefice.

GUARDABASSI 1872, p. 88; FALOCI PULIGNANI 1879, p. 26; FALOCI PULIGNANI 1884, p. 30, n. 13; CLAUSSE 1897, p. 233, FALOCI PULIGNANI 1903, p. 16; POSTI 1911, p. 188 nota 5; SERRA 1927, p. 113; MARINELLI 1961, p. 178; LUNGHI 1993, p. 67; SPERANDIO 2001, p. 69, n. 95; AKL, vol. 40 (2004), p. 15 (A. Schaller); DIETL 2009, p. 874, Kat. Nr. A245.

GUARDABASSI 1872, p. 88; FALOCI PULIGNANI 1879, pp. 25-27; FALOCI PULIGNANI 1907, p. 35; FABBI 1971, p. 292; GIGLIOZZI 2000, pp. 69-71; BETTONI-MARINELLI 2001, pp. 187-188; SANNIPOLI – MARIUCCI 2003, pp. 120-121; GANGEMI 2006, p. 159, nota 118; DIETL 2009, II, pp. 873-874, Kat. Nr. A245.

FALOCI PULIGNANI 1907, p. 39; LUNGHI 1993, figg. 49-51; SPERANDIO 2001, p. 218, n. 95;