FIRMA DI CHONTE DI LELLO
source date: 1338
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La firma compare su quattro placchette poste nel serramento del cancello in ferro all’interno della cattedrale di Santa Maria dell’Assunta tra la navata e il transetto destro. Nella navata laterale sinistra esiste un cancello gemello, anch’esso recante la firma dell’artista Conte di Lello, ma in latino e con data precedente di un anno

AKL, vol. 20 (1998), p. 604; DIETL 2009, II, p. 1130, KAT. NR. A415

FUMI 1891, p. 461; ThB 7, 1912, S. 330 (G. De Nicola)