FERRO DA CIALDE A (inv. 1031)
source date: 1415-1420
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Luogo di conservazione: Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria