ISCRIZIONE DELLA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA
source date: 1452
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lastra ricorda la costruzione della cappella di Cola delle Casse all’interno della chiesa di Santa Maria in Campis. Si trova nella cappella, murata nella parete della navata di sinistra.

FALOCI PULIGNANI 1884, p. 45, n. XLIX (con bibliografia precedente); CROWE – CAVALCASELLE 1903 1914, V, p. 228, nota 3.

GUARDABASSI 1872, p. 80; TODINI 1989, I, p. 98; LUNGHI 1993, p. 53; CROWE – CAVALCASELLE 1903 1914, V, pp. 226-228; BETTONI-MARINELLI 2001, pp. 196-201.

sito internet I luoghi del silenzio: http://www.iluoghidelsilenzio.it/chiesa-e-monastero-di-santa-maria-in campis-foligno-pg/