FIRMA DI GIOVANNI E ANTONIO SPARAPANE
source date: 1464
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La firma degli artisti si legge dipinta sopra all’arco centrale del prospetto architettonico che attraversa la navata sinistra della chiesa e che conserva un dipinto murale.

SORDINI 1910, p. 22.

http://www.iluoghidelsilenzio.it/wp-content/gallery/pieve-di-sansalvatore-campi-di-norcia/14-iconostasi-dettaglio.jpg