GONFALONE DI PORTA SANT’ANGELO
source date: 1470-1480
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La didascalia si trova sul perimetro della mandorla di destra contenente Cristo e la Madonna. L’opera proviene dalla chiesa perugina di Sant’Agostino in porta Sant’Angelo.

SANTI 1985, 2, p. 20; GARIBALDI – MERCURELLI SALARI 2006, p. 377.

SANTI 1985, 2, pp. 20-22, n. 7; GARIBALDI – MERCURELLI SALARI 2006, pp. 377-378 (con bibliografia precedente).

GARIBALDI – MERCURELLI SALARI 2006, p. 377.