BENEDETTO BONFIGLI, GONFALONE DI SAN FIORENZO
source date: 1476
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione principale, in versi, corre all’interno di un lungo cartiglio sorretto da un angelo e reca una composizione in versi. Il gonfalone era originariamente collocato nella chiesa di san Fiorenzo a Perugia.

BOMBE 1907, p. 5; BOMBE 1909, p. 114; SANTI 1976, p. 25; MANCINI 1992, p. 138; ROSI 1996, p. 174; MORETTI 2011, pp. 63-64. Copie manoscritte: ACP, Ricci, ms 4491, pp. 81-97.643

MANCINI 1992, scheda n. 43, pp. 136-139 (con ampia bibliografia precedente); NERBANO 2007, pp. 327-328.

SANTI 1976, p. 67, tav. XIII; MANCINI 1992, p. 137; ROSI 1996, p. 175