ISCRIZIONE SULLA PORTA DEL MONTE FRUMENTARIO
source date: 1500?
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il manufatto è conservato nella Sala Maggiore, o Sala dei Cinquecento, del Palazzo dei Consoli a Gubbio e contiene la misura delle forme di pane, oltre all’iscrizione che avverte che non si fa credenza.

CENCI 1914, p. 49, n. XCVI. Altri studi: CENCI 1914, p. 49, n. XCVI. Riproduzioni: http://giocosamente.weebly.com/blog-di-luisa/oggi-none-credenza-domani-sine.