ISCRIZIONE DEL CAMINO
source date: 1500
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione Se mai fo cuperto foco no(n) se spense si trova incisa su un camino all’interno del Palazzo dei Consoli a Gubbio, e sembra rielaborare l’incipit petrarchesco (Canzoniere XLVIII) Se mai foco per foco non si spense.