MAESTRO DELLA PIETÀ DI SAN COSTANZO, TESTA DI GESÙ CORONATA DI SPINE
source date: XV ex.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è dipinta sullo scollo della veste del Cristo; un’altra scrizione, in latino con volgarismi grafici, è collocata nell’aureola. L’opera si trova nella Galleria Nazionale dell’Umbria, con il numero di inv. 7 e non è esposta.

SANTI 1985, pp. 59-60; MANCINI 1992, p. 145; GARIBALDI 2015, p. 223, n. 51.

SANTI 1985, pp. 59-60; TODINI 1989, I, p. 165; MANCINI 1992, p. 145, n. 2; GARIBALDI 2015, pp. 466 467, n. 171 (con bibliografia precedente).

TODINI 1989, II, fig. 841; GARIBALDI 2015, p. 467, inv. n. 7 (a p. 466, all’interno della sezione relativa, segnala la documentazione fotografica disponibile).