OLIVUCCIO DI CICCARELLO, CROCIFISSO
source date: 1396
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è conservata temporaneamente nella Chiesa di Santa Chiara ma proviene dalla Chiesa di San Francesco. Originariamente era collocata nella Chiesa di san Michele Arcangelo.

LOMBARDI 1988, pp. 5-37; DE MARCHI 2002, p. 126; MAZZALUPI 2002, p. 467, n. 3.

LOMBARDI 1988; DE MARCHI 2002, pp. 126-127, cat. 1 (con bibliografia precedente); VENTURI 2013 (con bibliografia).

LOMBARDI 1988, pp. 26 (particolari), p. 27 (crocifisso intero) e p. 28 (cartiglio); DE MARCHI 2002, p. 126, fig. 1; DE MARCHI-MAZZALUPI 2008, p. 37, fig. 40; VENTURI 2013, p. 1, fig. 1.