JACOBELLO DA FIORE, TRITTICO CON LA MADONNA DELLA MISERICORDIA E SANTI
source date: 1408
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Nell’iscrizione, che corre in basso ai piedi della Vergine, il pittore Jacobello del Fiore appone la data e segnala che l’opera è stata eseguita a Venezia.

DEGLI ABBATI OLIVIERI 1777, pp. 34-35; CURZI 2000, p. 60; MARKHAM SCHULZ 2004, p. 293; BELLOSI 2002, p. 191.

CURZI 2000, p. 58, n. 4.