CHIESA DI SAN MARCO, EPIGRAFE DI FONDAZIONE
source date: 1424
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Della chiesa quattrocentesca si conservano unicamente il portale, con il Leone di san Marco, e l’epigrafe di fondazione, in volgare.