PAOLO DA VISSO, MADONNA DEL VOTO
source date: 1440-1460
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La Madonna dell’Umiltà di Paolo da Visso conserva traccia, sulla ghiera del padiglione e all’interno di due cartigli ai lati della Vergine, di un testo laudistico.

FABBI 1967, pp. 144-145; FABBI 1971, pp. 318-319; VENANZANGELI 1984, p. 56; VENANZANGELI 1988, pp. 202, 204 (ripropone l’edizione 1984); VENANZANGELI 1993, p. 74 (ripropone l’edizione 1984); CAPRIOTTI 2010, p. 81.

VENANZANGELI 1984, n. 5 pp. 54-60; VENANZANGELI 1988, n. 5, pp. 202-205; VENANZANGELI 1993, pp. 73-77; CAPRIOTTI 2010, pp. 75-88.

VENANZANGELI 1984, p. 55 e p. 57 (particolare); VENANZANGELI 1988, p. 203; VENANZANGELI 1993, p. 75 n. 26 e p. 76 v. 27 (particolare); CAPRIOTTI 2010 p. 76 n. 1, p. 77 n. 2.