ANTONIO BONVICINO E JACOBELLO DA FIORE, CROCIFISSO
source date: XV in.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Nel cartello alla base dei piedi del Cristo vengono indicati gli artefici veneziani del manufatto: l’intagliatore Antonio Bonvicino e il pittore Jacobello del Fiore.

CURZI 2000, p. 64; MASIGNANI 2002, p. 124; MARKHAM SCHULZ 2004, p. 293;

ADIMARI, 1616, pp. 131-132; CHIAPPINI DI SORIO 1968, p. 15.