LAMELLA DELLA CROCE ASTILE
source date: 1460
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione è posta su una lamella fissata nella parte centrale della croce astile, conservata nella sacrestia della chiesa di San Michele a Porchiano.

PAOLETTI 1908, pp. 9-13, pp. 40-58,

SALVI 2010, tavola LI, n. 167.