ARCHITRAVE DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
source date: 1478.
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione volgare è posta sopra l’architrave d’ingresso della Chiesa e contiene la firma di un Pietro da Gubbio, accompagnato dallo stemma della nobile famiglia Sgariglia.

SALVI 2010, p. 183, n. 164.

SALVI 2010, pp. 183-184.

SALVI 2010, tav. XLIX, n. 164.