TELAMONE DI FERENTINO
source date: XIII in.
edition published: 2020-03-05
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

U(h), pesa

V P E S A

L’iscrizione compare sul pulvino di un telamone erratico reimpiegato come acquasantiera e conservato presso la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Ferentino. Il testo rappresenta una esclamazione di ‘lamento’ in volgare. CAMPANA 1977 data il reperto al 1220-30.

Il testo conterrebbe una delle più antiche attestazioni sia della interiezione u[h], sia del verbo pesare. DELI, infatti, data il verso av. 1320 e l’interiezione av. 1492.

Edizioni - D’ACHILLE A. M. 2004, p. 72; D’ACHILLE 2012, p. 112.

CAMPANA 1977

D’ACHILLE A. M. 2004, fig. 32, p. 92.