TORRE CAMPANARIA
source date: 1331
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione documenta il completamento dell’opera nel 1331.

MAGLIOCCA 2007, p. 163; FILANNINO 2015, p. 65 n. 7.

FILANNINO 2015.