FIRME SU ARCO TRASVERSALE
source date: 1495
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione si sviluppa su tre righe nella porzione di sinistra del secondo arco trasversale della navata interna della Basilica e reca le due firme degli artigiani che realizzarono l’arco.