CASA LUCCHETTI, ARCHITRAVE
source date: 1497
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Il monumento si compone di tre elementi: i due stipiti laterali e l’architrave ad arco a sesto ribassato. La sua decorazione in rilievo si sviluppa su tutta la superficie e comprende parti geometriche, parti fitomorfe e figure umane e animali. Nella parte centrale dell’archivolto è presente la firma recante la data di realizzazione dell’opera e il nome del suo artefice. Problemi interpretativi reca l’invocazione che corre su tre righe nella parte superiore e più interna dell’arco, nella porzione sinistra del monumento.

DE GIORGI 1882-1888, II, 350; FRANCIOSO 1905, p. 154; FRANCIOSO 1907, p. 341; COSTA 1970, p. 150; ROMANELLO 1978, p. 58.

DE GIORGI 1882-1888, II, 350; FRANCIOSO 1905; FRANCIOSO 1907; COSTA 1970 (sulla città di

Comune di Corigliano