ISCRIZIONE DI UGOLINO DA DONERATICO
source date: 1284-1288
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La lastra, proveniente dalla facciata principale della Cattedrale di Santa Chiara di Iglesias, conserva un’iscrizione in volgare che sancisce la fine dei lavori di costruzione dell’edificio e ne ricorda il committente Ugolino della Gherardesca dei Donoratico, al tempo signore di Iglesias. La costruzione della chiesa di Santa Chiara è ricordata da due epigrafi, una in latino e l’altra in volgare toscano, entrambe rimosse dal loro sito originario per esigenze conservative. L’epigrafe in latino era collocata sopra il portale del fianco settentrionale dell’edificio mentre quella in volgare, sostituita oggi da una copia, era a sinistra del portale principale. Dopo essere stata spostata nel 1906 presso l’Archivio Comunale di Iglesias, passò nel 1922 al Museo Mineralogico dell’Istituto Tecnico Minerario, dove è tuttora conservata.

CASALIS 1842, VIII, p. 436; FERRERO DELLA MARMORA 1868, p. 144; BAUDI DI VESME 1877, col. 320; CASINI 1905, n. 30 p. 331; SCANO 1907, p. 241; SCANO 1929, p. 128; DELOGU 1953, p. 216; SERRA-TASCA 1985, p. 272-273; BANTI 2000, p. 74, n. 97; SANNA 2012, p. 2, nota 4.