EPITAFFIO DI FILIPPO MAMELI
source date: 1349
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Collocazione attuale: Oristano, Cattedrale di Santa Maria Assunta

CASINI 1905, n. 62 p. 358; SCANO 1907, p. 316; MANCONI 1952-54, p. 60; TASCA 1986, p. 62-63 e nota 3; BONU 1973, p. 74.

DELOGU 1953, p. 223, Bell’Italia 1998.

DELOGU 1953, tav. CCVIII; TASCA 1986, tav. 1, foto 2, p. 76; BONU 1973, tav. 14.