MEMORIA DI EDIFICAZIONE DELLA CHIESA
source date: 1394
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’ iscrizione ricorda l’edificazione della chiesa, cominciata il 18 gennaio 1394 sotto la supervisione di don Alessio da Bosco di Rubano. Si trova a fianco del campanile, posizionata sulla parete esterna alla destra dell’ingresso.

TOMASINI 1654, p. 151; SALOMONIO 1696, p. 217; BUSATA-PIZZO 1993; BETTIO 2007; VISENTIN 2006; GRAZIANI 2012-2013, pp. 98-99, scheda X (cui si rimanda per la bibliografia precedente).

BUSATA-PIZZO 1993, p. 124; GRAZIANI 2012-2013, p. 96.