LEONE
source date: XI
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La didascalia identifica un leone scolpito a bassorilievo su una delle lastre murate sulla facciata della chiesa dei Santi Pietro e Leonardo (già detta di Casiglia).

STOPANI 1985, didascalie delle tavv. 69-71; BETTARINI 1996; PETRUCCI L. 2010, pp. 82-85, n. [4].

RAVENNI 1994, p. 150. Riproduzioni: STOPANI 1985, tavv. 69-71; RAVENNI 1994, p. 151, figg. 42-43; PETRUCCI L. 2010, p. 187, n. [4].