SEPOLTURA DI CECCONE DI ANTONACO DA PORTO VENERE ED EREDI
source date: 1430
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

L’iscrizione, un tempo collocata nel corridoio sud (fila 31 f) del Camposanto di Pisa e oggi sostituita da lastra una priva di iscrizione, è conservata presso il deposito del lapidario dell’Opera.

BANTI 1998, p. 99, n. 186.