GIOVANNI DI PAOLO, PALA DI STAGGIA
source date: 1475
edition published: 2020-02-21
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

La Pala proviene dalla Chiesa di San Silvestro presso Staggia Senese. L’iscrizione che corre in basso al centro sulla cornice ricorda oltre al nome del committente, ancora leggibile, anche quello dell’allora operaio della chiesa, leggibile solo parzialmente.

TORRITI 1980, n. 324, 186/189, p. 338-340.

BRANDI 1933, p. 90 e sgg.; BERENSON 1936, p. 90 e sgg.; VAVALÀ 1953, p. 299; CARLI 1955, p. 120; CARLI 1958, p. 54; BERENSON 1968, pp. 167, 181; CARLI 1971, p. 27

TORRITI 1980, fig. 411-412.