Santuario della Filetta - Portale e affresco di Paolo da Fermo
source date: XV ex.
edition published: 2020-04-10
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ANNO DOMINI MCC CCLXXI ADI DE MA CIU XXIIII C[…]EA

cona[...] e fo costrutto dall'om<e>ne[?] dell'Amatrice. fo penta la <sopra> dicta cappella de manu mei <Pier Paulo> da Firmo appetitione de l'omeni dell’Amatrice alli anni MCCCCLXX addì <X>XIIII de lo mese de maio.

AͶNO DOMIͶI · MCC CCLXXI ADI DE MA CIV XXIIII C[…]EA

[…]cona[…]ofocostruttodallomn(e)d(e)llamatrice·fopentala[…]dictacappellademanumei[…]dafirmoappeti tio(n)ed(e)lom(e)n(i) dell’amatrice allianniMCCCCLXX addi<X>XIIII·d(e)lomesed(e)maio[…]

L'iscrizione è gravemente danneggiata.

AQUILINI 2018, trascrive tentativamente: "comenzato [...] fo costrutto dall'omni de la Matrice fo penta la so ditta cappella de manu mei PIER PAULO da FIRMO appetizione de li omeni de la Matrice alli anni MCC [...] addì XIIII d lo mese de maio [...]"

'penta' con sviluppo da PINGO senza anafonesi, regolare per l'area; perfetto di 3 persona singolare 'fo', normale per l'area (v. 11.20 11.27, 11.30).

'fo penta la dicta cappella de manu mei': struttura sintattica con allineamento a destra, con sintagma verbale posto in evidenza.

Il santuario della Filetta fu eretto nel 1471, come indica l'iscrizione qui al n. 1. Secondo quanto ricostruito da Alia Englen, che diresse l’opera di restauro del Santuario iniziata nel 2008 e terminata nel 2012, nel programma figurativo presente sull’abside, sulle pareti laterali e sulla controfacciata è riconoscibile l’opera di almeno tre autori che coprono un arco di circa venti anni a partire dalla costruzione del santuario. I cicli decorativi sono, sempre secondo la Englen, variamente correlati ai cicli coevi del territorio reatino, umbro marchigiano e amatriciano, con particolare riferimento alle chiese di S. Emidio, di S. Francesco e di S. Agostino di Amatrice, alla chiesa di S. Antonio Abate a Cornillo Nuovo, al santuario della Cona Passatora a Ferrazza, alla chiesa di S. Marino in località S. Martino e alla chiesa di S. Andrea a Configno. (AQUILINI 2018, pp. 10-13).

Nella parete superiore della conca absidale è affrescata la grande scena dell’Ascensione, attribuita a Pier Paolo da Fermo. Tra lo zoccolo e il dipinto superiore troviamo un’iscrizione che all’origine era collocata su tutto il semicerchio. Attualmente una buona parte del lato sinistro è scomparsa, la parte centrale è relativamente leggibile, la parte destra è molto rovinata e difficile da decifrare.